\section{Oested'sches Gesetz}

\dfn{Oested'sches Gesetz}{
  Um die Durchflutung, d.h. der resultierende Strom, welche durch eine Fläche fliesst zu berechnen verwendet man das Oestred'sche Gesetz.

  \begin{equation}
    \oint_C \vec{H} ds = \Theta = \iint_A \vec{J}d \vec{A} = \sum I_k
  \end{equation}

  \includegraphics[width=0.99\textwidth]{fig/Fig10.png}
}

