\section{Statische und kinematische (Un-)bestimmtheit}

\dfn{Statische und kinematische Bestimmtheit}{
	Die statische / kinematische Bestimmtheit kann das mechanische / kinematische Gleichgewicht eines Systems prüfen. Dazu wird der Freiheitsgrad verwendet.
	\\
	Wenn $f = 0$, dann ist das System statisch bestimmt und ein Gleichgewicht ist möglich.
	\\
	Wenn $f < 0$, dann ist das System statisch unbestimmt und die Bindungskräfte können nicht durch die Gleichgewichtsbedingung bestimmt werden.
	\\
	Wenn $f > 0$, dann ist das System statisch und kinematisch unbestimmt und das Gleichgewicht ist nur für spezielle Belastungsfälle möglich.

	\cite{Tiso2024}
}
