\section{Hauptsatz der Statik} \label{sec:hs}

\dfn{Hauptsatz der Statik}{
	Der Hauptsatz der Statik besagt, dass in einer Ruhelage eines Starkörpers müssen alle (äusseren) Kräfte im Gleichgewicht sein. \cite{Tiso2024} Deshalb gilt

	\[
		\vec{R} = \vec{0} , \vec{M}_0 = \vec{0}
		.\]
}

\nt{
	Wenn der Hauptsatz der Statik bei einem Starkörper gilt, so ist der Starkörper in Ruhelage. Dies gilt nicht für Systeme. Wenn der Hauptsatz der Statik gilt, muss dies nicht umbeding bedeuten, dass das System un Ruhelage ist.
}

