\section{Punktkonvention}

In Schaltplänen kann man nicht erkennen, in welcher Richtung die Spule gewickelt ist. Durch die Punktkonvention kennzeichnet man mit einem Punkt wo der Draht der Spule vorne liegt. Dadurch kann man die Stromrichtung bestimmen.

\includegraphics[width=\textwidth]{fig/Fig90.png} \cite{Albach2020}
