\section{Stromleitung in Gasen} \label{sec:slg}

Die Bewegung von Ladungen in Gasen ist sehr stark beeinträchtigt. Dennoch haben Stromleitungen in Gasen einen besonderen Stromleitungsmechanismus.
\\
Gasen bestehen aus Molekülen, welche neutral geladen sind. Wenn die Moleküle ionisiert werden (d.h. sie werden zu Kationen wenn sie ein Elektron verlieren oder zu Anionen wenn sie ein Elektron aufnehmen) so tragen sie zum Stromfluss bei. Jedoch ist die Zunahme vom Stromfluss sehr gering, da die Moleküle eine viel grössere Masse haben als die Ladungen.

\nt{
	Bei der Ionisierung von Gasen unterscheidet man zwischen einer selbstständigen Leitung und einer unselbstständigen Leitung. Bei einer selbstständigen Leitung werden die Moleküle durch die vorhandene kinetische Energie von Ionen ionisiert. Bei einer unselbstständigen Leitung werden die Moleküle durch äusserlichen Einwirkungen ionisiert.
}
