\section{Ladungsdichten}

\dfn{Ladungsdichten}{
  Die Ladungsdichte beschreibt die Verteilung der Ladung über eine Linie, eine Fläche oder ein Volumen. Da Ladungen positiv oder negativ sein können ist dem entsprechend die Ladungsdichte negativ oder positiv.

  \begin{tabular}{| c | c | c |}
    Längenladungsdichte & Flächenladungsdichte & Volumenladungsdichte\\
    \hline
    $\lambda(x)$ & $\sigma(x,y)$ & $\rho(x,y,z)$\\
    $\int_s \lambda(x) d x = Q$ & $\iint_A \sigma(x,y) d A = Q$ & $\iiint_V \rho(x,y,z) = Q$\\
  \end{tabular}

  \includegraphics[width=\linewidth]{fig/Fig24.png}
}

